-- 在 public.users 中创建 mock 用户
-- 用于 RVW 模块的测试

INSERT INTO public.users (id, email, password, name, role, status, kb_quota, kb_used, is_trial, created_at, updated_at)
VALUES (
  'user-mock-001',
  'mock@test.com',
  '$2b$10$mockhashedpassword123456789',
  '测试用户',
  'user',
  'active',
  3,
  0,
  false,
  NOW(),
  NOW()
)
ON CONFLICT (id) DO NOTHING;



















