-- 修复 jtim 测试用户密码（Test@1234 的 bcrypt $2a$10$ hash）
UPDATE platform_schema.users
SET password = '$2a$10$OzlvWo.N5FKeU9BgBVuZ1e1DPonG7bF/WVO6PVW5d5di.fK7oxUnW',
    is_default_password = false
WHERE id = 'user-jtim-reviewer-001';

-- 验证
SELECT id, name, phone, LEFT(password, 7) AS hash_prefix, is_default_password
FROM platform_schema.users
WHERE id = 'user-jtim-reviewer-001';
